                                                    D

                                                    B

                                                    A

                                     TO ADC

                    TCYL D

                    TCYL C

                    TCYL B

                    TCYL A

                                             SHAPING AMP

                                            16IN

                                                      16OUT

                                                     AMP

                                                      16
                                                      OUT

                                               RG174

                                            16IN

                                               TWIST&FLAT

                                                 DISC OUT

                              22-2-1

                                             SHAPING AMP

                                            16
                                            IN

                                                      16
                                                      OUT

                                                     AMP

                                                      16
                                                      OUT

                                               RG174

                                            16
                                            IN

                                               TWIST&FLAT

                                                 DISC OUT

                               22-2-4_{SHAPING AMP}

                                                             16IN

                                                                       16OUT

                                                                      AMP

                                                                       16
                                                                       OUT

                                                                RG174

                                                             16IN

                                                                TWIST&FLAT

                                                                  DISC OUT

                                          22-2-7

                                                              SHAPING AMP

                                                             16IN

                                                                       16OUT

                                                                      AMP

                                                                       16
                                                                       OUT

                                                                RG174

                                                             16IN

                                                                TWIST&FLAT

                                                                  DISC OUT

                                          22-2-10

                                           SHAPING AMP

                                          16
                                          IN

                                                    16OUT

                                                   AMP

                                                    16OUT

                                             RG174

                                          16IN

                                             TWIST&FLAT

                                               DISC OUT

                             22-3-1

                                           SHAPING AMP

                                          16
                                          IN

                                                    16OUT

                                                   AMP

                                                    16OUT

                                             RG174

                                          16IN

                                             TWIST&FLAT

                                               DISC OUT

                            22-3-4

                                           SHAPING AMP

                                          16
                                          IN

                                                    16
                                                    OUT

                                                   AMP

                                                    16
                                                    OUT

                                             RG174

                                          16
                                          IN

                                             TWIST&FLAT

                                               DISC OUT

                             22-3-7^{SHAPING AMP}

                                                             16
                                                             IN

                                                                       16
                                                                       OUT

                                                                      AMP

                                                                       16
                                                                       OUT

                                                                RG174

                                                             16
                                                             IN

                                                                TWIST&FLAT

                                                                  DISC OUT

                                         23-2-1

                                                              SHAPING AMP

                                                             16
                                                             IN

                                                                       16
                                                                       OUT

                                                                      AMP

                                                                       16
                                                                       OUT

                                                                RG174

                                                             16
                                                             IN

                                                                TWIST&FLAT

                                                                  DISC OUT

                                         23-2-4

                                                              SHAPING AMP

                                                             16IN

                                                                       16
                                                                       OUT

                                                                      AMP

                                                                       16
                                                                       OUT

                                                                RG174

                                                             16
                                                             IN

                                                                TWIST&FLAT

                                                                  DISC OUT

                                         22-3-10

                                                                   TRIGGER UNIT

                                                                                                         A1

                                                                                                       16IN

                                                                                                         A2

                                                                                                       IN

                                                                                                         B1

                                                                                                       IN 8

9

16

10
11
12
13
14
15

2
3
4
5
6
7

                                                                                                               OUT

174

RG

1

                                                                                                         B2

                                                                                                       IN

                                                                     22-1-3

                                                                   TRIGGER UNIT

                                                                                                         A1

                                                                                                       16IN

                                                                                                         A2

                                                                                                       IN

                                                                                                         B1

                                                                                                       IN 8

9

16

10
11
12
13
14
15

2
3
4
5
6
7

                                                                                                               OUT

174

RG

1

                                                                                                         B2

                                                                                                       IN

                                                                   TRIGGER UNIT

                                                                                                         A1

                                                                                                       16
                                                                                                       IN

                                                                                                         A2

                                                                                                       IN

                                                                                                         B1

                                                                                                       IN 8

9

16

10
11
12
13
14
15

2
3
4
5
6
7

                                                                                                               OUT

174

RG

1

                                                                                                         B2

                                                                                                       IN

                                                                     22-4-8

                                                    C

                                                                   TRIGGER UNIT

                                                                                                         A1

                                                                                                       16
                                                                                                       IN

                                                                                                         A2

                                                                                                       IN

                                                                                                         B1

                                                                                                       IN 8

9

16

10
11
12
13
14
15

2
3
4
5
6
7

                                                                                                               OUT

174

RG

1

                                                                                                         B2

                                                                                                       IN

                                                                     22-1-8

                                                                     22-4-1

MAY 28 1997

TCYL LOGIC

IU MULT UNIT

RESET

GATE

OUT

12

3 IN
45

6
78

910

1112

1314

1516

GE

MULT

FINAL

LATCH OR

PROMPT OR

                                                                                          22-5-6

                                                                                              2

IU MULT UNIT

RESET

GATE

OUT

1
23 IN

4
56

7
8
9
1011

12
1314

15
16

GE

MULT

FINAL

LATCH OR

PROMPT OR

                                                                                         22-5-12

                                                                                              2

IU MULT UNIT

RESET

GATE

OUT

1
2
3 IN
4
5
6
78

9
10
11
12
13
14
1516

GE

MULT

FINAL

LATCH OR

PROMPT OR

                                                                                          22-5-15

                                                                                              2

                                       TO ADC

                                       11

                                        12
                                              11/12

                                      13

                                       TO ADC

                                       14
                                               13/14

                                                  TO ADC

                                                  21

                                                   22
                                                        21/22

                                                  23

                                                  TO ADC

                                                   24
                                                       23/24

                                     31

                                      32
                                            31/32

                                     33
                                      TO ADC

                                      34
                                            33/34

                                      TO ADC
                                      35

                                              35

                                                  TO ADC

                                                  41

                                                  42
                                                       41/42

                                                  43

                                                  TO ADC
                                                  44

                                                      43/44

                                                  TO ADC
                                                  45
                                                          45

IU MULT UNIT

RESET

GATE

OUT

12

3 IN
45

6
78

910

11
1213

14
1516

GE

MULT

FINAL

LATCH OR

PROMPT OR

                                                                                                  FINAL OUT = NIM MULT OUT (W=750NS)

                                                                                                   LATCH OR = NIM OR OUT (W=750NS)

                                                                                          22-5-9

                                                                                              2