                TCYL_EQ1

            [8-3-8-3]
                                                                                                8-4-8-2

DELTA_T_PTR

PRETRIG_FO

                                                                                       TCYL=0
                                                                               8-2-1-3

                                                                                                                       IN

                                                                                SCLR

                                                                                      TCYL>0
                                                                               8-2-1-2

                                                                                                                      IN

                                                                                SCLR

                                                                           8-2-11-2

                                                                          BEAM_DT_S0

                                                                                                                    OUT2

                                                                                                                    OUT2

                                                                                                                    OUT1

                                                                                                                    OUT1

                                                                                                                      OUT

                                                                                                                 VETO

                                                                                                                 D

                                                                                                                 C

                                                                                                                 B

                                                                                                                 A

                                                                            P755

SCALER
 BEAM_DT

          (FM-7)

                                                                                        4ns

                                                                                 16ns

                                                                           4ns

                                                                           8-4-1-4

                                                                                                                       GATE

                                                                                                                       GATE

                                                                                                                        DEL

                                                                                                                        TTL

                                                                                                                 INH

                                                                                                                 OR

                                                                                                                 RESET

                                                                                                                 TRIG

                                                                             P794

                                                                8-2-6-2

                                                              S0_DEL_PTR

                                                                                                   OUT2

                                                                                                   OUT2

                                                                                                   OUT1

                                                                                                   OUT1

                                                                                                     OUT

                                                                                                VETO

                                                                                                D

                                                                                                C

                                                                                                B

                                                                                                A

                                                                 P755

     S0 [8-1-1-3]

S0*PRETRIG

                                                                                                                  [7-1-9-9]

               TCYL_GT0 [23-1-10-1]

                                                       16ns 16ns 16ns

                                                                                              [7-1-9-3]

                                                                                                          TCYL>0

                                                                                              [7-1-9-2]

                                                     8ns

                            8ns

                                                                                  16ns 16ns

                                                                           4ns 4ns

                                   50ns 50ns

                                           200MV

                                         8-2-5-2

                                          S0_DEL

                                                              IN

                                                                 OUT1

                                                                 OUT1

                                          L821

                                                                 OUT2
                                                                  OUTF
                                                                  OUT

                                                                 OUT2

                                                                                              200MV

                                                                                            8-4-2-4

OUT

OUTF

OUT2

OUT2

OUT1

OUT1
IN

                                                                                             L621BL

                                                                                                          200MV

                                                                                                        7-1-10-7

OUT

OUTF

OUT

OUT
IN

                                                                                                          P710

                                                               200MV

                                                              7-1-1-3

                                                                                                   OUT

                                                                                                  OUTF

                                                                                                 OUT2

                                                                                                 OUT2

                                                                                                 OUT1

                                                                                                 OUT1
                                                                                              IN

                                                               L621BL

                                                                200MV

                                                               7-1-1-4

                                                                                                    OUT

                                                                                                   OUTF

                                                                                                  OUT2

                                                                                                  OUT2

                                                                                                  OUT1

                                                                                                  OUT1
                                                                                               IN

                                                               L621BL

                                         8-2-9-1
                                           200MV

                                                               IN

                                                                  OUT1

                                                                  OUT1

                                           L821

                                                                  OUT2
                                                                   OUTF
                                                                   OUT

                                                                  OUT2

PRETRIG_S0

             [7-1-4]

 S2_ANALOG

                                                                                                                 [7-1-9-1] DELTA_T

                                                                                                8-2-3-1
                                                                                                 200MV

OUT

OUTF

OUT2

OUT2

OUT1

OUT1
IN

                                                                                                L621BL

                                                                              8-3-4-4^{GATE}

GATE

DEL

TTL

                                                                                                                     INH

                                                                                                                     OR

                                                                                                                     RESET

                                                                                                                     TRIG

                                                                                P794

                                                             8-4-8-1^{OUT}

                                                                                               OUT2

                                                                                               OUT2

                                                                                               OUT1

                                                                                               OUT1

                                                                                            VETO

                                                                                            D

                                                                                            C

                                                                                            B

                                                                                            A

                                                              J100

                       60MV

                     8-4-9-2^{OUT}

                                     OUTF

                                    OUT2

                                    OUT2

                                    OUT1

                                    OUT1
                                 IN

                      L621BL

                                          220MV

                                         8-4-9-4^{OUT}

                                                                  OUTF

                                                                 OUT2

                                                                 OUT2

                                                                 OUT1

                                                                 OUT1
                                                              IN

                                         L621BL

                                          220MV

                                         8-4-9-3^{OUT}

                                                                  OUTF

                                                                 OUT2

                                                                 OUT2

                                                                 OUT1

                                                                 OUT1
                                                              IN

                                         L621BL

                                                                                        DELAY

                                                   8ns

16ns

16ns

                                                                                                                      16ns

OUT

OUT2

OUT2

OUT1

OUT1

VETO

D

C

B

A

                                                                                                 J100

           (FM-29)

                                                                                                          TCYL=1
                         [23-2-9-1]

                                                                                LEVEL 1 TAGS FEB 1995