     SIDE OF THE MPS MAGNET

       S5A IS ON THE CLOSED

                                         LINEAR FANOUT

                                            6-1-8-4

                                            6-1-8-3

        S5A

           PM base

        S5B

                                         IN OUT

                         DELAY BOX

                                                                       OUT1
                                                                       OUT2
                                                                       OUT3
                                                                       OUT4

                                                                   IN1
                                                                   IN2
                                                                   IN3
                                                                   IN4

                                             L428F

                                                      TO PANEL RACK 7 TO ADC

                                                        L621BL

                                                                                    IN

                                                                                       OUT1
                                                                                       OUT1
                                                                                       OUT2
                                                                                       OUT2
                                                                                        OUTF
                                                                                         OUT

                                                      S5A(CPVB1)

                                                       6-1-3-3

                                                               SCALERS (CPVB)

                                                                            L621BL

                                                                                                                  IN

                                                                                                                     OUT1
                                                                                                                     OUT1
                                                                                                                     OUT2
                                                                                                                     OUT2
                                                                                                                      OUTF
                                                                                                                       OUT

                                                                           5-2-5-3

                                                                            L621BL

                                                                                                                  IN

                                                                                                                     OUT1
                                                                                                                     OUT1
                                                                                                                     OUT2
                                                                                                                     OUT2
                                                                                                                      OUTF
                                                                                                                       OUT

                                                                           5-2-5-4

                                                                                                       L621BL

IN

OUT1
OUT1
OUT2
OUT2
OUTF
OUT

                                                                                                      5-2-6-2

OUT

OUT2

OUT2

OUT1

OUT1

VETO

D

C

B

A

                                                                                           J101

                                                                                          S5A*S5B

                                                                                         5-2-6-2

                                                                                                             S5A*S5B
                                                                                                            TO SCALER

                                         IN OUT

                MAY 21 1997

                S5 COUNTERS

                          DELAY BOX

               RACK 5 PANEL

90/50 OHM CONVERTER AT PANEL

      VIA 90 OHM CABLE

       TO MR PANEL A

                                                        L621BL

                                                                                    IN

                                                                                       OUT1
                                                                                       OUT1
                                                                                       OUT2
                                                                                       OUT2
                                                                                        OUTF
                                                                                         OUT

                                                     AT THIS POINT

                                                   S5 USES CPVB LOGIC

                                                      S5B(CPVB2)

                                                        6-1-2-4

                                                                       OUT1
                                                                       OUT2
                                                                       OUT3
                                                                       OUT4

                                                                   IN1
                                                                   IN2
                                                                   IN3
                                                                   IN4

                                             L428F

           PM base