                                                                                               VETO BV&S

                                                                                               MR-2-10-1

                                                                                  LGD GATE

                                                                                  MR-2-7-1

                                COINCIDENCE

                                 MR-2-9-2

            MR-2-10-3

 NOT BUSY

 SWITCH

 FREERUN

            MR-2-5-2

                        OUT

              L429_{OUT1}

                       OUT1
                       OUT2
                       OUT2
                        OUT

                    D

                    C

                    B

                    A

 [1-2-3-4] CONNECTION TO THIS MODULE

                                                                                                                     1ns

                                                                                               16ns

                                                                         1ns

1ns

                                   J100

                                                    A
                                                    B
                                                    C
                                                    D
                                                    VETO

                                                       OUT1
                                                       OUT1
                                                       OUT2
                                                       OUT2
                                                         OUT

                                   PULSER

OUT

                                                                                                 L429_{OUT1}

OUT1
OUT2
OUT2
OUT

D

C

B

A

                                                                                                              1ns

        (FM-4)
 PULSER

         (HM-25)
 LGD_AUX

         (HM-26)
LGD_TEST

                                                                                                                     (HM-28) PTRHUT

                                                                                                                     (FM-34) PTRFT

                                                                                                                  (HM-108) ADCGATE4

                                                                                                                  (HM-107) ADCGATE3

                                                                                                                  (HM-106) ADCGATE2

                                                                                                                  (HM-105) ADCGATE1

 (HM-11) CABLE 11 FROM HUT TO MAGNET

 PULSER

       (FM-3)

                        OUT

              L429_{OUT1}

                       OUT1
                       OUT2
                       OUT2
                        OUT

                    D

                    C

                    B

                    A

 SWITCH

              PULSW

                                                                                    L222

STRT
STOP
OR
BLNK

NIM
NIM
DEL
TTL

                                                                                  EXTENDER

                                                                                                  L429_x2

A
B
C
D
E
F
G
H

OUT1
OUT1
OUT2
OUT2

OUT3
OUT3
OUT4
OUT4
OUT2
OUT2

OUT1
OUT1

                                                                                                    BUSY

                                                                                    MR-2-5-4

                                                                              PRETRIG CLR (NC)

                                     OUT

                       L429_{OUT1}

                                    OUT1
                                    OUT2
                                    OUT2
                                     OUT

                                 D

                                 C

                                 B

                                 A

                   BM.DT FANOUT

                     MR-2-1-4

                                                     MR-2-1-4

                                              BEAM.DT FANOUT

                                                                                                                        MR-2-3-2

                                                                                                                      VETO BEAM.DT

                                                                                                 MR-2-4-1/2

CABLE 2

                                                                                                                 PANEL A

                                                                                                                  SYSTEM BUSY TO FT

MR-2-5-4

                                                                                                                  BUSY CLEAR (NC)
  FTBUSY

VETO BV

                                                                                                              (MR-3-8-2)

                                                                                                              (MR-2-8-ALL) VETO S

                                     PRETRIG

            (MR-3-9-1)

 4508 OUTUT

 PRETRIG_BUS NIML4616ECL_{I0}

                                           I1

                                           I2

                                           I3

                                                Q1
                                                Q1
                                                Q1Q2
                                                Q2
                                                Q2
                                                Q3
                                                Q3
                                                Q3Q4
                                                Q4
                                                Q4

                           MR-2-6-3/4

                                                NIM

                             L4616

                                           ECL
                                           I0

                                           I1

                                           I2

                                           I3

                                                Q1
                                                Q1Q1
                                                Q2
                                                Q2Q2
                                                Q3
                                                Q3
                                                Q3
                                                Q4Q4
                                                Q4

                                     OUT

                       L429_{OUT1}

                                    OUT1
                                    OUT2
                                    OUT2
                                     OUT

                                 D

                                 C

                                 B

                                 A

                   LGD AUX TEST

                     MR-2-1-1

 (MR-2-3-2)

   BEAM.DT

 (MR-2-9-2)

 PULSER COINC

                                                                                L222

                                                                                                                        STRT
                                                                                                                        STOP
                                                                                                                        OR
                                                                                                                        BLNK

NIM
NIM
DEL
TTL

                                                                               EXTENDER

                                                                              MR-2-7-2
                                                                                PTR_DT

OUT

                                                                                                     L429_{OUT1}

OUT1
OUT2
OUT2
OUT

D

C

B

A

                                                                                                   MR-2-1-2
                                                                                                   LGD_GATE

OUT

                                                                                                    L429_{OUT1}

OUT1
OUT2
OUT2
OUT

D

C

B

A

                                                                                                 MR-2-10-4
                                                                                                PTR_FANOUT

                                                                                                           SCLR

IN

                                                                                                         MR-3-12-3

                                                                                                                OUT2

                                                                                                                      SCLR

IN

                                                                                                                    MR-3-12-4

OUT3

                                                                                                     SCLR

IN

                                                                                                   MR-3-13-1

                                                                                                          OUT4

                                                                                                                      SCLR

IN

                                                                                                                    MR-3-15-4

PRETRIG

                                                                                                                        SCLR

IN

                                                                                                                       MR-3-13-2

OUT5
                                                                                                           SCLR

IN

                                                                                                         MR-3-13-3

                                                                                                                OUT6
                                                                                                                        SCLR

IN

                                                                                                                       MR-3-13-4

OUT7
                                                                                                          SCLR

IN

                                                                                                         MR-3-14-1

                                                                                                                OUT8

   PRETRIGGER 97  16-JAN-97
   SEE ALSO PRETRIG DEADTIME

   (HM-24)

   LGD BUSY

                                                         L429_x2

                                                                                      A
                                                                                      B
                                                                                      C
                                                                                      D
                                                                                      E
                                                                                      F
                                                                                      G
                                                                                      H

                                                                                         OUT1
                                                                                         OUT1
                                                                                         OUT2
                                                                                         OUT2

                                                                                         OUT3
                                                                                         OUT3
                                                                                         OUT4
                                                                                         OUT4
                                                                                         OUT2
                                                                                         OUT2

                                                                                         OUT1
                                                                                         OUT1

                                                       MR-2-4-3/4
                                                         PTR_OR
                            50

                   50
                   50

                                                                50
                                                                50

                                                                50
                                                                50