                                                 50ns
                                          50ns

                                   50ns

                                                 50ns
                                          50ns

                                   50ns

                                   50ns 50ns 50ns

                                                 50ns

                                          50ns

                                   50ns

50ns

                                                                                                         CPVB2_CR

                                                                                            150MV_64NS_BG

                                                                                            TR6C1S5D4^{OUT}

OUTF

OUT2

OUT2

OUT1

OUT1

IN

                                                                                              L621BL

                                                                                                         CPVB

                                       TR6C1S8D4
                                         CPVB2

                                         L428F

                                                            IN4

                                                            IN3

                                                            IN2

                                                            IN1

                                                                OUT4

                                                                OUT3

                                                                OUT2

                                                                OUT1

                                       TR6C1S8D3
                                         CPVB1

                                         L428F

                                                            IN4

                                                            IN3

                                                            IN2

                                                            IN1

                                                                OUT4

                                                                OUT3

                                                                OUT2

                                                                OUT1

                                       TR6C1S8D2
                                         CPVA2

                                         L428F

                                                            IN4

                                                            IN3

                                                            IN2

                                                            IN1

                                                                OUT4

                                                                OUT3

                                                                OUT2

                                                                OUT1

                                       TR6C1S8D1
                                         CPVA1

                                         L428F

                                                            IN4

                                                            IN3

                                                            IN2

                                                            IN1

                                                                OUT4

                                                                OUT3

                                                                OUT2

                                                                OUT1

                                                     TR6C1S3D1
                                                       CPVA1

                                                                                       OUT

                                                                                      OUTF

                                                                                     OUT2

                                                                                     OUT2

                                                                                     OUT1

                                                                                     OUT1

                                                                                  IN

                                                       L621BL

                                                     TR6C1S3D2^{OUT}

                                                                                      OUTF

                                                                                     OUT2

                                                                                     OUT2

                                                                                     OUT1

                                                                                     OUT1

                                                                                  IN

                                                       L621BL

CPVA2

CPVA1

                                                       CPVA2

                                                                                                       TR7C2S1D4

IN

                                                                                                         SCLR

                                                                                               CPVB2_TDC

                                                                                                        CPVA1_CR

                                                                                                         CPVA2_CR

                                                                                                         CPVB1_CR

                                                                                 CPVA1

                                                                              TR18C1S8D5

OUT3

OUT2

OUT1
                                                                                                                        IN

                                                                                 L623B

                                                                                CPVA2

                                                                              TR18C1S8D6

OUT3

OUT2

OUT1
                                                                                                                        IN

                                                                                 L623B

                                                                                 CPVB1

                                                                               TR18C1S8D7

OUT3

OUT2

OUT1
                                                                                                                        IN

                                                                                 L623B

                                                                                CPVB2

                                                                               TR18C1S8D8

OUT3

OUT2

OUT1
                                                                                                                        IN

                                                                                 L623B

                                                                                                      CPVA1

                                                                                                   TR18C2S9D1

IN

                                                                                                      SCLR

                                                                                                      CPVA2

                                                                                                    TR18C2S9D3

IN

                                                                                                       SCLR

                                                                                                      CPVB1

                                                                                                   TR18C2S10D1

IN

                                                                                                       SCLR

                                                                                                      CPVB2

                                                                                                   TR18C2S10D3

IN

                                                                                                       SCLR

 HV=2400

 CPVB1

 HV=2150

 CPVB2

                                                                                               CPVA2_TDC

                                                                                               CPVA1_TDC

                                                                                               CPVA1_ADC
                                                                                               CPVA2_ADC

                                                     30MV_40NS_BG

                                                     TR6C1S3D3
                                                       CPVB1

                                                                                       OUT

                                                                                      OUTF

                                                                                     OUT2

                                                                                     OUT2

                                                                                     OUT1

                                                                                     OUT1

                                                                                  IN

                                                       L621BL

                                                     50MV_40NS_BG

                                                      TR6C1S3D4
                                                       CPVB2

                                                                                       OUT

                                                                                      OUTF

                                                                                     OUT2

                                                                                     OUT2

                                                                                     OUT1

                                                                                     OUT1

                                                                                  IN

                                                       L621BL

                                                                                               CPVB1_ADC

                                                                                               CPVB2_ADC

                                                                                               CPVB1_TDC

                                                              50

                                                              50

                                                              50

                                                                                                              CPVB_LEV1

                                                                                                    [7-1-9-4]

         CPVA AND CPVB

                                                                                                             50ns 50ns 50ns

                                                                                                         50ns 50ns 50ns 50ns

        17 JANUARY 1995